Hoy podria haber sido un dia perfecto del todo, si...

Hoy podria haber sido un dia perfecto del todo, sino fuera por el enfriamiento que en estos dias me ha atacado sin piedad, en fin que parecia cantado este anuncio despues de la conferencia de paz pasada, ha costado mucho, sobre todo lo que mas duele son las víctimas que han dejado su sangre en todos estos años, levantarnos e ir al trabajo con la notica de que habia estallado un coche bomba o habian disparado un tiro en la nuca, nos llenaba de pavor, digo yo que se podian haber ahorrado mucho sufrimiento si el final del camino es el que finalmente han cogido, 1serán cabrones¡

mientras tanto seamos cautos y disfrutemos de esta pequeña victoria aunque ellos se empeñen en decir otra cosa.

un abrazo